-- =====================================================================
-- Allgemeine Einstellungen des internen Bereichs.
-- Aktuell genutzt für: owner_code_hash — der SHA-256-Hash des
-- Hauptadministrator-Codes, damit Dogi seinen eigenen Zugangscode
-- selbst ändern kann (vorher lag er fest im Worker-Secret).
-- Der Klartext-Code wird NIRGENDS gespeichert.
-- =====================================================================
CREATE TABLE IF NOT EXISTS app_settings (
  key        TEXT PRIMARY KEY,
  value      TEXT NOT NULL,
  updated_at TEXT NOT NULL
);
